/**
Source Server Version: 8.0.31
Source Database: backendsys
Date: 2023/05/23 17:09:22
*/

DROP TABLE IF EXISTS `cms_site_info`;

CREATE TABLE `cms_site_info` (
    PRIMARY KEY (`id`),
    `id` BIGINT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
    `name` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '网站名称',
    `meta_keyword` VARCHAR(255) COMMENT 'SEO-Keyword',
    `meta_description` VARCHAR(500) COMMENT 'SEO-Description',
    `copyright` VARCHAR(255) COMMENT '版权信息',
    `icp`  VARCHAR(255) COMMENT '备案信息',
    `status` TINYINT(1) DEFAULT '1' COMMENT '网站状态 (-1禁用, 1启用)',
    `create_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    `update_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间'
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='系统信息表';

INSERT INTO cms_site_info(name, meta_keyword, meta_description, copyright, icp ) VALUES
    ('示例网站', '示例网站, 网页设计, 网络技术, 用户体验', '这是一个示例网站，专注于网页设计和网络技术，致力于提供优质的用户体验。欢迎来到示例网站，探索我们的服务和创意。', 'Copyright &copy; 2024 示例网站. 保留所有权利.', '备案号: 京ICP备12345678号')
;


