/**
Source Server Version: 8.0.31
Source Database: backendsys
Date: 2023/05/23 17:09:22
*/

DROP TABLE IF EXISTS `sys_user_role`;

CREATE TABLE `sys_user_role` (
    PRIMARY KEY (`id`),
    `id` BIGINT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
    `role_name` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '角色名称',
    `role_description` VARCHAR(200) COMMENT '角色描述',
    `sort` BIGINT(10) DEFAULT '1' COMMENT '排序',
    `status` TINYINT(1) DEFAULT '1' COMMENT '角色状态(1正常 2停用)',
    UNIQUE KEY (`role_name`),
    INDEX `idx_nickname` (`role_name`)
#     FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `sys_user_role_module_relation`(`role_id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='系统用户角色表';

# ALTER TABLE sys_user_role_module_relation DROP FOREIGN KEY sys_user_role_module_relation_ibfk_1;

INSERT INTO sys_user_role(role_name, role_description, sort) VALUES
    ('管理员', '全部权限', 1),
    ('普通用户', '普通使用权限，没有管理权限', 2)
;
