/**
Source Server Version: 8.0.31
Source Database: backendsys
Date: 2023/05/23 17:09:22
*/

DROP TABLE IF EXISTS `sys_common`;
CREATE TABLE `sys_common` (
    PRIMARY KEY (`id`),
    `id` BIGINT AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID',
    `name` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '配置名称',
    `description` VARCHAR(500) COMMENT '配置描述',
    `tag` VARCHAR(100) COMMENT '配置键',
    `value` TEXT COMMENT '配置值',
    `value_type` VARCHAR(20) DEFAULT 'text' COMMENT '配置值类型 (Text, Textarea, Number, Radio, Checkbox, Select)',
    `value_option` TEXT COMMENT '配置值选项 (除文本框外必填)',
    `category` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '分类',
    `sort` INT DEFAULT '1' COMMENT '排序',
    `create_time` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间'
) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='系统配置表';

INSERT INTO sys_common(name, description, tag, value, value_type, value_option, category, sort) VALUES
    ('单文件上传大小限制(MB)', null, 'UPLOAD_MAX_SIZE_MB', 100, 'Number', null, 'UPLOAD', 2),
    ('是否启用文件MD5查重', '已存在的文件不再上传', 'UPLOAD_MD5_DUPLICATE', 1, 'Radio', null, 'UPLOAD', 1),

    ('系统用户默认登录过期时间(小时)', null, 'SYSTEM_LOGIN_DURATION_DEFAULT', 24, 'Number', null, 'SYSTEM', 1)
;